0 10 20 30 40 50 60 70 0

10

20

30

40

50

60

70

AMSR2 TPW (mm)

Measured TPW (mm)

TPW Seasonal Comparison to AMSR2 over 25 N 115 W for 2015-JJA

GFS Bias = -0.47467 GOES-R LAP Bias = 0.92933

GFS StD = 1.1513 GOES-R LAP StD = 1.5155

GFS RMS = 1.2453 GOES-R LAP RMS = 1.7778 Sample Size = 15

GFS GOES-R LAP