0 10 20 30 40 50 60 70 0

10

20

30

40

50

60

70

AMSR2 TPW (mm)

Measured TPW (mm)

TPW Seasonal Comparison to AMSR2 over 31 N 126 W for 2015-MAM

GFS Bias = 1.6961 GOES-R LAP Bias = 1.7489

GFS StD = 1.2669 GOES-R LAP StD = 0.94441

GFS RMS = 2.117 GOES-R LAP RMS = 1.9876 Sample Size = 18

GFS GOES-R LAP